-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.217955194865
cusum  =  0.17564670582
eta  =  0.428618957445
hl_amp_ratio  =  0.710435273777
kurtosis  =  -1.47453403799
n_points  =  239
period  =  0.329499892178
period_SNR  =  37.2039771485
period_log10FAP  =  -40.1384306866
period_uncertainty  =  3.56434459603e-05
phase_cusum  =  0.235086854332
phase_eta  =  0.135214181136
phi21  =  -1.86988751399
phi31  =  -0.168766105068
quartile31  =  0.32
r21  =  0.155861423459
r31  =  0.100132949327
shapiro_w  =  0.905574798584
skewness  =  -0.155509621843
slope_per10  =  -0.190337366156
slope_per90  =  0.190088590263
stetson_k  =  0.88004940386
weighted_mean  =  15.3355088351
weighted_std  =  0.161427614609
