-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.167542076437
cusum  =  0.0701171816549
eta  =  0.549904751939
hl_amp_ratio  =  0.763357177642
kurtosis  =  -1.26252101702
n_points  =  445
period  =  0.36098172476
period_SNR  =  62.0419697469
period_log10FAP  =  -73.4157197668
period_uncertainty  =  3.61966276517e-05
phase_cusum  =  0.2520636904
phase_eta  =  0.348843204362
phi21  =  -1.39002718317
phi31  =  -0.938758850323
quartile31  =  0.25
r21  =  0.0780311191832
r31  =  0.0238190439242
shapiro_w  =  0.940662801266
skewness  =  -0.121170313529
slope_per10  =  -0.0811539832056
slope_per90  =  0.0604745447419
stetson_k  =  0.877672889189
weighted_mean  =  14.5411390712
weighted_std  =  0.13508834351
