-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.203982382306
cusum  =  0.136323378238
eta  =  0.732588151758
hl_amp_ratio  =  1.38611208539
kurtosis  =  -1.50814756924
n_points  =  208
period  =  0.322830474468
period_SNR  =  35.5058281205
period_log10FAP  =  -32.2158629945
period_uncertainty  =  4.81638851523e-05
phase_cusum  =  0.254311260486
phase_eta  =  0.226817343134
phi21  =  -0.761151514536
phi31  =  -2.43395879125
quartile31  =  0.3
r21  =  0.170052125827
r31  =  0.0712346840912
shapiro_w  =  0.907502055168
skewness  =  0.0808895316903
slope_per10  =  -0.120832373205
slope_per90  =  0.206450206766
stetson_k  =  0.904814191339
weighted_mean  =  13.9316376369
weighted_std  =  0.154766063857
