-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.25708652927
cusum  =  0.100679829608
eta  =  0.745464517658
hl_amp_ratio  =  0.551484386979
kurtosis  =  -0.72128471849
n_points  =  296
period  =  1.05526244619
period_SNR  =  33.7835420587
period_log10FAP  =  -33.6090763516
period_uncertainty  =  0.000300404955675
phase_cusum  =  0.229055092723
phase_eta  =  0.306105090458
phi21  =  -2.36897792024
phi31  =  -4.74272802389
quartile31  =  0.3525
r21  =  0.38707002361
r31  =  0.337942985032
shapiro_w  =  0.941263318062
skewness  =  -0.412004551913
slope_per10  =  -0.315961944343
slope_per90  =  0.411799987778
stetson_k  =  0.805915424575
weighted_mean  =  15.3924177746
weighted_std  =  0.219716207864
