-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.72


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.390198383318
cusum  =  0.30084960657
eta  =  0.463592258009
hl_amp_ratio  =  0.594905931789
kurtosis  =  0.654305491644
n_points  =  359
period  =  0.498624051971
period_SNR  =  24.6278593773
period_log10FAP  =  -20.3005181783
period_uncertainty  =  7.01102448588e-05
phase_cusum  =  0.320227072998
phase_eta  =  1.01386851208
phi21  =  1.91905733495
phi31  =  3.56272595694
quartile31  =  0.535
r21  =  0.26672216697
r31  =  0.175784053672
shapiro_w  =  0.951197385788
skewness  =  -0.848678904545
slope_per10  =  -0.0131560928759
slope_per90  =  0.00895976834991
stetson_k  =  0.751634919668
weighted_mean  =  11.3605444393
weighted_std  =  0.411986563302
