-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.21


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367463828507
cusum  =  0.154549057404
eta  =  1.28341737724
hl_amp_ratio  =  0.65786567958
kurtosis  =  1.17483212748
n_points  =  53
period  =  1.50118816745
period_SNR  =  9.53561157034
period_log10FAP  =  -0.717245399524
period_uncertainty  =  0.00102560237906
phase_cusum  =  0.27944124008
phase_eta  =  1.02317632742
phi21  =  -1.95840286233
phi31  =  -0.775734970707
quartile31  =  0.34
r21  =  0.140930828439
r31  =  0.258164342823
shapiro_w  =  0.956565201283
skewness  =  -0.486316472345
slope_per10  =  -0.682727290326
slope_per90  =  0.510895543535
stetson_k  =  0.767724328802
weighted_mean  =  13.4453693467
weighted_std  =  0.277834029602
