-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.3


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.186157284896
cusum  =  0.321219606686
eta  =  0.552914049606
hl_amp_ratio  =  1.197040686
kurtosis  =  -1.04059843276
n_points  =  59
period  =  0.471148765091
period_SNR  =  8.2752482957
period_log10FAP  =  -4.87348795452
period_uncertainty  =  5.41737117765e-05
phase_cusum  =  0.359750469695
phase_eta  =  0.353801354009
phi21  =  3.37089530234
phi31  =  3.05070189774
quartile31  =  0.195
r21  =  0.258900620483
r31  =  0.0816837204369
shapiro_w  =  0.965729355812
skewness  =  0.116197504836
slope_per10  =  -0.316462529754
slope_per90  =  0.237599993125
stetson_k  =  0.863486193966
weighted_mean  =  11.2177966102
weighted_std  =  0.118694420308
