-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.17198863221
cusum  =  0.172078002662
eta  =  0.705464253609
hl_amp_ratio  =  1.26723102081
kurtosis  =  -1.19188437669
n_points  =  389
period  =  0.329862382436
period_SNR  =  59.6876308186
period_log10FAP  =  -65.6313556699
period_uncertainty  =  2.41808000739e-05
phase_cusum  =  0.223252058222
phase_eta  =  0.291929295566
phi21  =  1.27923198245
phi31  =  3.75036152749
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0691229719409
r31  =  0.0627638815506
shapiro_w  =  0.945901811123
skewness  =  0.00694093256282
slope_per10  =  -0.0840989407574
slope_per90  =  0.114133397739
stetson_k  =  0.868619181946
weighted_mean  =  14.8273714426
weighted_std  =  0.135586655167
