-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.287734330634
cusum  =  0.0892735373341
eta  =  0.627731786318
hl_amp_ratio  =  0.511293360475
kurtosis  =  -0.311764532731
n_points  =  394
period  =  0.368547272727
period_SNR  =  48.6769815483
period_log10FAP  =  -47.484681303
period_uncertainty  =  3.57479704408e-05
phase_cusum  =  0.205829855779
phase_eta  =  0.344972418907
phi21  =  -1.98124394829
phi31  =  -4.00329734931
quartile31  =  0.3375
r21  =  0.528630476212
r31  =  0.273801690351
shapiro_w  =  0.939239680767
skewness  =  -0.719811765845
slope_per10  =  -0.0516638531495
slope_per90  =  0.102848472539
stetson_k  =  0.767541373955
weighted_mean  =  14.4379559244
weighted_std  =  0.243854200703
