-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.262563838032
cusum  =  0.158835037717
eta  =  0.554214917507
hl_amp_ratio  =  0.613447238042
kurtosis  =  0.0527519279528
n_points  =  299
period  =  0.548850682618
period_SNR  =  35.1201869375
period_log10FAP  =  -37.177895594
period_uncertainty  =  8.04624837187e-05
phase_cusum  =  0.250188084385
phase_eta  =  0.11552646515
phi21  =  -2.03653758349
phi31  =  -3.95156331087
quartile31  =  0.21
r21  =  0.520664477964
r31  =  0.277264480258
shapiro_w  =  0.946156144142
skewness  =  -0.743596849522
slope_per10  =  -0.175356648756
slope_per90  =  0.227509120792
stetson_k  =  0.736344871622
weighted_mean  =  15.9969275739
weighted_std  =  0.195640785736
