-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.228170452803
cusum  =  0.183765647334
eta  =  1.37048357981
hl_amp_ratio  =  1.12531446296
kurtosis  =  0.152799228312
n_points  =  406
period  =  0.587851622793
period_SNR  =  40.3568866649
period_log10FAP  =  -25.5521979997
period_uncertainty  =  9.64830025594e-05
phase_cusum  =  0.184097685062
phase_eta  =  1.36613962675
phi21  =  1.24330615828
phi31  =  -0.426503472678
quartile31  =  0.32
r21  =  0.318974507199
r31  =  0.13634360974
shapiro_w  =  0.993669331074
skewness  =  0.114473122579
slope_per10  =  -0.0387119861409
slope_per90  =  0.0310695167013
stetson_k  =  0.782159155315
weighted_mean  =  18.8747888003
weighted_std  =  0.242432140604
