-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.196537611865
cusum  =  0.137957598766
eta  =  0.65228060978
hl_amp_ratio  =  0.519087755199
kurtosis  =  -0.242158557782
n_points  =  247
period  =  0.586466008454
period_SNR  =  26.283109648
period_log10FAP  =  -25.2318226131
period_uncertainty  =  9.25025272018e-05
phase_cusum  =  0.226953736262
phase_eta  =  0.561974972957
phi21  =  1.05071915274
phi31  =  1.87470815928
quartile31  =  0.28
r21  =  0.508314224032
r31  =  0.259318810551
shapiro_w  =  0.934399068356
skewness  =  -0.759962264136
slope_per10  =  -0.0967903285379
slope_per90  =  0.101678772467
stetson_k  =  0.7508276051
weighted_mean  =  16.7290198737
weighted_std  =  0.204792036342
