-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.303631075219
cusum  =  0.20440192052
eta  =  1.52911555812
hl_amp_ratio  =  0.811270897074
kurtosis  =  0.0826100466413
n_points  =  285
period  =  0.545921710861
period_SNR  =  26.6232544728
period_log10FAP  =  -14.1459160341
period_uncertainty  =  9.91503321592e-05
phase_cusum  =  0.29872167564
phase_eta  =  1.22785715146
phi21  =  0.18831433122
phi31  =  -1.2418016556
quartile31  =  0.49
r21  =  0.550353747096
r31  =  0.537825433373
shapiro_w  =  0.993093848228
skewness  =  0.185119000403
slope_per10  =  -0.036453911138
slope_per90  =  0.0504078368139
stetson_k  =  0.76431093092
weighted_mean  =  19.3898402083
weighted_std  =  0.381118151881
