-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.349102210155
cusum  =  0.144421189577
eta  =  0.579607061761
hl_amp_ratio  =  0.267684308128
kurtosis  =  -0.126803577291
n_points  =  340
period  =  0.52132175409
period_SNR  =  39.0035424766
period_log10FAP  =  -39.7717023434
period_uncertainty  =  7.58705560441e-05
phase_cusum  =  0.286261994361
phase_eta  =  0.113620451785
phi21  =  0.835672547468
phi31  =  -1.22549281943
quartile31  =  0.4
r21  =  0.485236590705
r31  =  0.338517907895
shapiro_w  =  0.892100870609
skewness  =  -0.910889276333
slope_per10  =  -0.118353573729
slope_per90  =  0.170547840858
stetson_k  =  0.6974174891
weighted_mean  =  16.472092591
weighted_std  =  0.283878663094
