-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.25


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.496515788178
cusum  =  0.278302408899
eta  =  0.599917860061
hl_amp_ratio  =  0.705480908316
kurtosis  =  -0.935515724934
n_points  =  40
period  =  1.4950792811
period_SNR  =  6.67797496557
period_log10FAP  =  -2.83982320647
period_uncertainty  =  0.00100611031713
phase_cusum  =  0.249754012256
phase_eta  =  0.626681599815
phi21  =  -3.02101697459
phi31  =  -2.54428604246
quartile31  =  0.365
r21  =  0.131775591204
r31  =  0.458548968478
shapiro_w  =  0.91956615448
skewness  =  -0.414126417864
slope_per10  =  -0.243477455556
slope_per90  =  0.737800011411
stetson_k  =  0.808114541407
weighted_mean  =  14.0064321295
weighted_std  =  0.26698125188
