-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29921589392
cusum  =  0.145417508174
eta  =  0.562362064745
hl_amp_ratio  =  0.506343083776
kurtosis  =  -0.578693517893
n_points  =  370
period  =  0.551699897216
period_SNR  =  45.5334594203
period_log10FAP  =  -48.9601346434
period_uncertainty  =  8.43887526933e-05
phase_cusum  =  0.232997503513
phase_eta  =  0.185540085562
phi21  =  -2.10827713225
phi31  =  -0.904208704081
quartile31  =  0.4175
r21  =  0.505489293482
r31  =  0.258981013697
shapiro_w  =  0.945797204971
skewness  =  -0.58843759611
slope_per10  =  -0.0870655163838
slope_per90  =  0.120523244234
stetson_k  =  0.749257411031
weighted_mean  =  17.2631220136
weighted_std  =  0.269776843252
