-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.258981994296
cusum  =  0.20853616113
eta  =  0.527284281434
hl_amp_ratio  =  0.567017309759
kurtosis  =  -0.0474976952911
n_points  =  328
period  =  0.510516608621
period_SNR  =  30.050268481
period_log10FAP  =  -27.2623221864
period_uncertainty  =  7.3345873619e-05
phase_cusum  =  0.19607021272
phase_eta  =  0.759866676703
phi21  =  1.0279672047
phi31  =  -0.50792669999
quartile31  =  0.2925
r21  =  0.379279206629
r31  =  0.200303942384
shapiro_w  =  0.955943763256
skewness  =  -0.638834297443
slope_per10  =  -0.0528483415087
slope_per90  =  0.0557025983773
stetson_k  =  0.741023882567
weighted_mean  =  12.399371134
weighted_std  =  0.256620616105
