-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245368100851
cusum  =  0.0998048896249
eta  =  0.468248846425
hl_amp_ratio  =  0.780781992471
kurtosis  =  -1.19145600599
n_points  =  342
period  =  0.600338726744
period_SNR  =  41.0582602422
period_log10FAP  =  -46.2888881644
period_uncertainty  =  9.6947668396e-05
phase_cusum  =  0.255959528641
phase_eta  =  0.0723605751253
phi21  =  -2.25087203397
phi31  =  -1.09934726545
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.469351111337
r31  =  0.318041209139
shapiro_w  =  0.947707116604
skewness  =  -0.194196171313
slope_per10  =  -0.206092135379
slope_per90  =  0.339682700111
stetson_k  =  0.843498734937
weighted_mean  =  14.6207884827
weighted_std  =  0.225110777523
