-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.3152990212
cusum  =  0.132598990455
eta  =  0.453351180648
hl_amp_ratio  =  0.343272068517
kurtosis  =  -0.468799305398
n_points  =  293
period  =  0.545496547913
period_SNR  =  37.1362811124
period_log10FAP  =  -38.3201345598
period_uncertainty  =  8.41971600281e-05
phase_cusum  =  0.246773531779
phase_eta  =  0.243196830871
phi21  =  0.711423106529
phi31  =  1.64559929068
quartile31  =  0.34
r21  =  0.388134152986
r31  =  0.17078195658
shapiro_w  =  0.877446174622
skewness  =  -0.877888347712
slope_per10  =  -0.135377087539
slope_per90  =  0.184799988444
stetson_k  =  0.729646240563
weighted_mean  =  15.5729076769
weighted_std  =  0.262650907582
