-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.157876307001
cusum  =  0.0947819494133
eta  =  0.918360640444
hl_amp_ratio  =  1.22404629431
kurtosis  =  -0.756128031739
n_points  =  298
period  =  0.329672607027
period_SNR  =  45.6007509451
period_log10FAP  =  -39.5492747512
period_uncertainty  =  3.01324043644e-05
phase_cusum  =  0.221776907034
phase_eta  =  0.530985400047
phi21  =  -0.386389948093
phi31  =  0.936748947218
quartile31  =  0.2075
r21  =  0.0136957836173
r31  =  0.0697770532696
shapiro_w  =  0.981596648693
skewness  =  0.201389009802
slope_per10  =  -0.0723747628327
slope_per90  =  0.0728419292653
stetson_k  =  0.836537714149
weighted_mean  =  17.0844122544
weighted_std  =  0.130412124065
