-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.350130668271
cusum  =  0.176757843289
eta  =  1.28325845684
hl_amp_ratio  =  0.696290159875
kurtosis  =  -0.0707584438465
n_points  =  408
period  =  0.553205891765
period_SNR  =  40.7654369795
period_log10FAP  =  -25.6453083603
period_uncertainty  =  8.54451230128e-05
phase_cusum  =  0.229797507706
phase_eta  =  1.16418411429
phi21  =  -2.20316106405
phi31  =  -1.56368874637
quartile31  =  0.6
r21  =  0.403981359241
r31  =  0.376204928043
shapiro_w  =  0.991245150566
skewness  =  -0.0838567330922
slope_per10  =  -0.0240213305496
slope_per90  =  0.0264585541722
stetson_k  =  0.773929204085
weighted_mean  =  19.1191829137
weighted_std  =  0.410822690811
