-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.314105880153
cusum  =  0.127338899159
eta  =  0.650733370687
hl_amp_ratio  =  0.443873424511
kurtosis  =  0.184031624452
n_points  =  379
period  =  0.556745524454
period_SNR  =  41.8317524998
period_log10FAP  =  -42.9886332041
period_uncertainty  =  8.41513809952e-05
phase_cusum  =  0.244277161261
phase_eta  =  0.376459551451
phi21  =  -2.37637487177
phi31  =  -1.91935453191
quartile31  =  0.325
r21  =  0.431462318777
r31  =  0.189814823336
shapiro_w  =  0.925699234009
skewness  =  -0.888257626165
slope_per10  =  -0.0808151505471
slope_per90  =  0.145599991083
stetson_k  =  0.734969955523
weighted_mean  =  13.7541516062
weighted_std  =  0.265715851618
