-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332854398691
cusum  =  0.148363424054
eta  =  0.673852598129
hl_amp_ratio  =  0.535241718345
kurtosis  =  -0.562447076124
n_points  =  370
period  =  0.5540728
period_SNR  =  42.400964352
period_log10FAP  =  -44.7485599034
period_uncertainty  =  8.51162609917e-05
phase_cusum  =  0.286278205098
phase_eta  =  0.097543090793
phi21  =  0.871944180036
phi31  =  -1.11746477556
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.475061624789
r31  =  0.359115150248
shapiro_w  =  0.929760813713
skewness  =  -0.626702553536
slope_per10  =  -0.090585780625
slope_per90  =  0.134381326418
stetson_k  =  0.764997820274
weighted_mean  =  16.8666696302
weighted_std  =  0.276576532796
