-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.287883251451
cusum  =  0.0930582501359
eta  =  0.635463304592
hl_amp_ratio  =  0.746366556819
kurtosis  =  -0.0660001897974
n_points  =  417
period  =  0.523057463201
period_SNR  =  44.9887139212
period_log10FAP  =  -44.8306065643
period_uncertainty  =  7.63765951037e-05
phase_cusum  =  0.203389120773
phase_eta  =  0.68295436833
phi21  =  0.85858273648
phi31  =  1.50260620558
quartile31  =  0.41
r21  =  0.324869136994
r31  =  0.18436632833
shapiro_w  =  0.972496032715
skewness  =  -0.442477137534
slope_per10  =  -0.0464430362919
slope_per90  =  0.0550425594428
stetson_k  =  0.776523636153
weighted_mean  =  16.9580234563
weighted_std  =  0.263574603932
