-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.342506207372
cusum  =  0.137745222204
eta  =  0.592101663769
hl_amp_ratio  =  0.24410290689
kurtosis  =  -0.759736365211
n_points  =  360
period  =  0.547981879814
period_SNR  =  44.6305246185
period_log10FAP  =  -49.4498480724
period_uncertainty  =  8.37534224036e-05
phase_cusum  =  0.244127770537
phase_eta  =  0.280040485069
phi21  =  -2.52010862481
phi31  =  -4.79774438644
quartile31  =  0.5125
r21  =  0.432334296082
r31  =  0.25216701026
shapiro_w  =  0.859264850616
skewness  =  -0.785600599716
slope_per10  =  -0.106968567407
slope_per90  =  0.140551955661
stetson_k  =  0.737096216296
weighted_mean  =  12.880218503
weighted_std  =  0.292736966125
