-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.288332364475
cusum  =  0.137956170389
eta  =  0.547078884966
hl_amp_ratio  =  0.310645684488
kurtosis  =  -0.345051823427
n_points  =  431
period  =  0.55824099308
period_SNR  =  46.9694736848
period_log10FAP  =  -50.94366938
period_uncertainty  =  8.69967906272e-05
phase_cusum  =  0.232413168807
phase_eta  =  0.214429452635
phi21  =  3.94488917275
phi31  =  5.06608919999
quartile31  =  0.33
r21  =  0.475647567541
r31  =  0.355564859587
shapiro_w  =  0.896166324615
skewness  =  -0.852841028898
slope_per10  =  -0.111899567105
slope_per90  =  0.112578461031
stetson_k  =  0.703744322811
weighted_mean  =  16.6027941275
weighted_std  =  0.24112959005
