-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.31048204803
cusum  =  0.130978142151
eta  =  0.636540545194
hl_amp_ratio  =  0.520667002791
kurtosis  =  0.6058906851
n_points  =  161
period  =  0.630713990539
period_SNR  =  15.8592826562
period_log10FAP  =  -11.6157801313
period_uncertainty  =  8.64761777468e-05
phase_cusum  =  0.229411847636
phase_eta  =  0.180972882591
phi21  =  -2.2160483031
phi31  =  -4.024483631
quartile31  =  0.25
r21  =  0.696934697515
r31  =  0.409053615097
shapiro_w  =  0.942400097847
skewness  =  -0.83185687515
slope_per10  =  -0.21879634247
slope_per90  =  0.580000015907
stetson_k  =  0.717819257883
weighted_mean  =  13.7443528184
weighted_std  =  0.225675855143
