-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330001633732
cusum  =  0.103776831036
eta  =  0.702500745715
hl_amp_ratio  =  0.622062318464
kurtosis  =  -0.260151469892
n_points  =  356
period  =  0.504251793323
period_SNR  =  39.7987278617
period_log10FAP  =  -37.9692716073
period_uncertainty  =  7.04892365779e-05
phase_cusum  =  0.232679802971
phase_eta  =  0.653712095253
phi21  =  1.02688153989
phi31  =  2.08274483921
quartile31  =  0.435
r21  =  0.372767441947
r31  =  0.215416752659
shapiro_w  =  0.956211268902
skewness  =  -0.620528702553
slope_per10  =  -0.0660783398637
slope_per90  =  0.044103621412
stetson_k  =  0.775112877777
weighted_mean  =  17.1511978648
weighted_std  =  0.31288743627
