-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.302076673963
cusum  =  0.101800605462
eta  =  0.572889038532
hl_amp_ratio  =  0.478494267066
kurtosis  =  -0.441354681415
n_points  =  421
period  =  0.562483905151
period_SNR  =  52.6512629694
period_log10FAP  =  -56.6873431181
period_uncertainty  =  8.83242130623e-05
phase_cusum  =  0.228089847517
phase_eta  =  0.128106127266
phi21  =  3.95028417419
phi31  =  5.15504414021
quartile31  =  0.36
r21  =  0.456618653948
r31  =  0.336222806745
shapiro_w  =  0.935248076916
skewness  =  -0.564817544674
slope_per10  =  -0.116551457334
slope_per90  =  0.230231033246
stetson_k  =  0.813154584662
weighted_mean  =  15.5055105188
weighted_std  =  0.228944575349
