-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.28312188619
cusum  =  0.127796616577
eta  =  1.4106082413
hl_amp_ratio  =  0.766689385348
kurtosis  =  0.0108107647787
n_points  =  414
period  =  0.586811518349
period_SNR  =  39.8555119438
period_log10FAP  =  -29.3261172335
period_uncertainty  =  9.61418725783e-05
phase_cusum  =  0.204964238991
phase_eta  =  1.32207312977
phi21  =  -2.25944312905
phi31  =  -4.14031759206
quartile31  =  0.43
r21  =  0.342269202831
r31  =  0.0753071206768
shapiro_w  =  0.996098875999
skewness  =  -0.0375915229554
slope_per10  =  -0.0263408734982
slope_per90  =  0.0293253571259
stetson_k  =  0.772896132594
weighted_mean  =  19.089933479
weighted_std  =  0.30855879503
