-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248755634071
cusum  =  0.208234447001
eta  =  0.498284155167
hl_amp_ratio  =  0.490334339741
kurtosis  =  -0.850059026097
n_points  =  279
period  =  0.523115195679
period_SNR  =  33.8728787076
period_log10FAP  =  -35.8928395013
period_uncertainty  =  7.71920680284e-05
phase_cusum  =  0.239098707435
phase_eta  =  0.158421239801
phi21  =  4.45088955396
phi31  =  5.7089924545
quartile31  =  0.345
r21  =  0.440526115782
r31  =  0.292206840391
shapiro_w  =  0.934334516525
skewness  =  -0.522838710979
slope_per10  =  -0.15680000186
slope_per90  =  0.151333337029
stetson_k  =  0.804907340756
weighted_mean  =  12.7549462366
weighted_std  =  0.220232641687
