-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.19637862589
cusum  =  0.110759498362
eta  =  0.526868676299
hl_amp_ratio  =  0.82385138717
kurtosis  =  -1.29512466439
n_points  =  419
period  =  0.400051097659
period_SNR  =  62.6515877264
period_log10FAP  =  -72.4947521741
period_uncertainty  =  4.46784791656e-05
phase_cusum  =  0.235983427201
phase_eta  =  0.241597351341
phi21  =  -2.00315814727
phi31  =  -2.01616866668
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0943361284889
r31  =  0.0259695605773
shapiro_w  =  0.944722175598
skewness  =  -0.088802577947
slope_per10  =  -0.104608002808
slope_per90  =  0.0705348054943
stetson_k  =  0.880365525516
weighted_mean  =  15.4444644429
weighted_std  =  0.145767395876
