-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297145996605
cusum  =  0.129619084546
eta  =  0.678020137715
hl_amp_ratio  =  0.407821017957
kurtosis  =  -0.537543689249
n_points  =  373
period  =  0.543898431122
period_SNR  =  47.1109770199
period_log10FAP  =  -49.3112570317
period_uncertainty  =  8.25840332768e-05
phase_cusum  =  0.261347799983
phase_eta  =  0.280727195068
phi21  =  0.820818658983
phi31  =  2.00712492046
quartile31  =  0.37
r21  =  0.450763912557
r31  =  0.25796467783
shapiro_w  =  0.918906152248
skewness  =  -0.691297325775
slope_per10  =  -0.117000006139
slope_per90  =  0.138371936925
stetson_k  =  0.759276274367
weighted_mean  =  14.0805891208
weighted_std  =  0.244852572091
