-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.134478093513
cusum  =  0.150192049765
eta  =  0.767185647639
hl_amp_ratio  =  0.638091647418
kurtosis  =  -0.328839056202
n_points  =  81
period  =  2.22925425
period_SNR  =  10.7618287289
period_log10FAP  =  -5.04130663036
period_uncertainty  =  0.00113737491341
phase_cusum  =  0.261287645734
phase_eta  =  0.689542051438
phi21  =  -3.23447637165
phi31  =  -4.46880197946
quartile31  =  0.16
r21  =  0.182548399849
r31  =  0.214607804495
shapiro_w  =  0.963245630264
skewness  =  -0.481273115233
slope_per10  =  -0.682099990999
slope_per90  =  0.577099998482
stetson_k  =  0.784864569157
weighted_mean  =  12.4580246914
weighted_std  =  0.112704352158
