-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.366480210058
cusum  =  0.202743715723
eta  =  0.789290688229
hl_amp_ratio  =  0.343187593978
kurtosis  =  -1.14643154498
n_points  =  159
period  =  0.467018095324
period_SNR  =  24.3417094708
period_log10FAP  =  -18.1506049936
period_uncertainty  =  5.64235957643e-05
phase_cusum  =  0.284663935996
phase_eta  =  0.178849347353
phi21  =  4.06230492129
phi31  =  5.21777757234
quartile31  =  0.645
r21  =  0.523640040724
r31  =  0.417984328923
shapiro_w  =  0.889891803265
skewness  =  -0.529456539338
slope_per10  =  -0.153848149855
slope_per90  =  0.207268340517
stetson_k  =  0.757164704931
weighted_mean  =  15.1204186488
weighted_std  =  0.362407067402
