-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.281599232569
cusum  =  0.135457789287
eta  =  0.597364275034
hl_amp_ratio  =  0.75475427855
kurtosis  =  -0.847462097484
n_points  =  459
period  =  0.551502356963
period_SNR  =  46.1622013633
period_log10FAP  =  -52.0512134425
period_uncertainty  =  8.49092205803e-05
phase_cusum  =  0.20793290366
phase_eta  =  0.697004076594
phi21  =  -2.24217909781
phi31  =  -3.51017291487
quartile31  =  0.395
r21  =  0.261638609671
r31  =  0.140323807099
shapiro_w  =  0.96228826046
skewness  =  -0.361907484134
slope_per10  =  -0.0554592923445
slope_per90  =  0.0499752473745
stetson_k  =  0.827435658673
weighted_mean  =  16.5190160418
weighted_std  =  0.265325603995
