-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.291477385819
cusum  =  0.12705194866
eta  =  0.663587196164
hl_amp_ratio  =  0.453963807708
kurtosis  =  -0.892490263292
n_points  =  247
period  =  0.518349096688
period_SNR  =  29.8601642123
period_log10FAP  =  -29.9334834649
period_uncertainty  =  5.78063012306e-05
phase_cusum  =  0.303286550401
phase_eta  =  0.218914680961
phi21  =  0.562979466936
phi31  =  -1.80784921682
quartile31  =  0.495
r21  =  0.465747425056
r31  =  0.346236269954
shapiro_w  =  0.915707230568
skewness  =  -0.503720522501
slope_per10  =  -0.123223943623
slope_per90  =  0.206187360904
stetson_k  =  0.770199292572
weighted_mean  =  15.7413790244
weighted_std  =  0.303438135768
