-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.176794003128
cusum  =  0.174187296861
eta  =  0.636971039935
hl_amp_ratio  =  0.832688219624
kurtosis  =  -0.937392929816
n_points  =  155
period  =  0.562474001802
period_SNR  =  15.4651545287
period_log10FAP  =  -13.4362554544
period_uncertainty  =  8.44504855527e-05
phase_cusum  =  0.217436951147
phase_eta  =  0.636168044743
phi21  =  -2.41775599503
phi31  =  -4.5362165043
quartile31  =  0.29
r21  =  0.283776109924
r31  =  0.148228052198
shapiro_w  =  0.956052005291
skewness  =  -0.2739147425
slope_per10  =  -0.186166663965
slope_per90  =  0.304766275373
stetson_k  =  0.810588015806
weighted_mean  =  11.815483871
weighted_std  =  0.182085387798
