-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.39


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.264382175766
cusum  =  0.253723757054
eta  =  2.24309700037
hl_amp_ratio  =  1.56114216824
kurtosis  =  0.234515879733
n_points  =  300
period  =  0.283062900461
period_SNR  =  16.3961019406
period_log10FAP  =  -3.77800652681
period_uncertainty  =  1.77708448113e-05
phase_cusum  =  0.272289342806
phase_eta  =  1.84220242313
phi21  =  0.0910489955731
phi31  =  -1.38015867168
quartile31  =  0.6625
r21  =  0.293010698223
r31  =  0.311894067798
shapiro_w  =  0.954697012901
skewness  =  0.770456841197
slope_per10  =  -0.013956513552
slope_per90  =  0.0100841781946
stetson_k  =  0.821907218298
weighted_mean  =  18.9396335677
weighted_std  =  0.448003887979
