-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248084736949
cusum  =  0.0915860195657
eta  =  0.543380179168
hl_amp_ratio  =  0.516523876982
kurtosis  =  -0.346941081293
n_points  =  422
period  =  0.563333151107
period_SNR  =  47.9310765994
period_log10FAP  =  -54.0189236445
period_uncertainty  =  8.85911122355e-05
phase_cusum  =  0.222559293494
phase_eta  =  0.306217138622
phi21  =  0.961788465057
phi31  =  1.88528625343
quartile31  =  0.34
r21  =  0.361716684318
r31  =  0.260610861126
shapiro_w  =  0.933097839355
skewness  =  -0.702876003176
slope_per10  =  -0.0695468241322
slope_per90  =  0.0912867288993
stetson_k  =  0.780795357498
weighted_mean  =  15.9896453349
weighted_std  =  0.230336483215
