-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397442842726
cusum  =  0.143348458557
eta  =  0.605452690182
hl_amp_ratio  =  0.396203534728
kurtosis  =  -0.221101465949
n_points  =  255
period  =  0.456403670077
period_SNR  =  41.2574284208
period_log10FAP  =  -32.3005298397
period_uncertainty  =  7.11167632824e-05
phase_cusum  =  0.258860693294
phase_eta  =  0.242702796491
phi21  =  0.643225871739
phi31  =  4.8449862766
quartile31  =  0.44
r21  =  0.446328241279
r31  =  0.29153973775
shapiro_w  =  0.921040117741
skewness  =  -0.735730888083
slope_per10  =  -0.0730197632949
slope_per90  =  0.112364559199
stetson_k  =  0.70417943785
weighted_mean  =  15.049471844
weighted_std  =  0.350071888407
