-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.19908842846
cusum  =  0.104614589249
eta  =  0.535830823457
hl_amp_ratio  =  0.598287080197
kurtosis  =  -0.560014489127
n_points  =  391
period  =  0.496834978543
period_SNR  =  45.1636310928
period_log10FAP  =  -47.5103630116
period_uncertainty  =  7.01308491964e-05
phase_cusum  =  0.22436013599
phase_eta  =  0.494741350555
phi21  =  1.03232752428
phi31  =  -0.677748943565
quartile31  =  0.28
r21  =  0.41127982968
r31  =  0.143926737398
shapiro_w  =  0.961973011494
skewness  =  -0.504045742191
slope_per10  =  -0.0946523112455
slope_per90  =  0.0936015649707
stetson_k  =  0.813971201408
weighted_mean  =  12.6023868488
weighted_std  =  0.18682062518
