-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289848331622
cusum  =  0.150323265
eta  =  0.459148698897
hl_amp_ratio  =  0.564700661904
kurtosis  =  -0.605792054383
n_points  =  358
period  =  0.5413010877
period_SNR  =  33.982191971
period_log10FAP  =  -33.8481491755
period_uncertainty  =  8.12276559727e-05
phase_cusum  =  0.261399171087
phase_eta  =  0.299681286289
phi21  =  -2.18047228022
phi31  =  -4.06147418983
quartile31  =  0.39
r21  =  0.579533549009
r31  =  0.367065675103
shapiro_w  =  0.961575269699
skewness  =  -0.40405673912
slope_per10  =  -0.0561502580191
slope_per90  =  0.121559429986
stetson_k  =  0.763840830556
weighted_mean  =  17.1429702607
weighted_std  =  0.298659453678
