-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.303687798074
cusum  =  0.185605527144
eta  =  0.408868876565
hl_amp_ratio  =  0.500149732062
kurtosis  =  -1.25441627047
n_points  =  247
period  =  0.500407638478
period_SNR  =  31.8455256137
period_log10FAP  =  -33.2227286612
period_uncertainty  =  6.7338740335e-05
phase_cusum  =  0.234875657801
phase_eta  =  0.134649640055
phi21  =  1.14517608614
phi31  =  2.19139187912
quartile31  =  0.465
r21  =  0.381637501517
r31  =  0.29738450582
shapiro_w  =  0.902481675148
skewness  =  -0.414004914357
slope_per10  =  -0.180236263032
slope_per90  =  0.200850938575
stetson_k  =  0.824572750935
weighted_mean  =  14.4878758473
weighted_std  =  0.267182919261
