-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289552413017
cusum  =  0.161627553173
eta  =  1.2088885449
hl_amp_ratio  =  0.984483972994
kurtosis  =  -0.24008435131
n_points  =  280
period  =  0.570224789427
period_SNR  =  28.0365046603
period_log10FAP  =  -16.336114521
period_uncertainty  =  9.01398677058e-05
phase_cusum  =  0.261098272649
phase_eta  =  1.25862757792
phi21  =  3.62683444583
phi31  =  5.16799657498
quartile31  =  0.4425
r21  =  0.412945020919
r31  =  0.281503870172
shapiro_w  =  0.993321299553
skewness  =  0.22732157707
slope_per10  =  -0.0352328178411
slope_per90  =  0.0432946321358
stetson_k  =  0.800481541609
weighted_mean  =  19.0111373821
weighted_std  =  0.332834658059
