-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.21606585239
cusum  =  0.118375212278
eta  =  0.995909031384
hl_amp_ratio  =  0.91156924016
kurtosis  =  -0.66123560301
n_points  =  351
period  =  2.04384197189
period_SNR  =  32.9129211619
period_log10FAP  =  -24.522664035
period_uncertainty  =  0.0011578532754
phase_cusum  =  0.177425036789
phase_eta  =  0.864294732822
phi21  =  1.44143929752
phi31  =  2.31396224263
quartile31  =  0.42
r21  =  0.506985941937
r31  =  0.218417654941
shapiro_w  =  0.988787412643
skewness  =  -0.0496529505342
slope_per10  =  -0.130491566539
slope_per90  =  0.140290180563
stetson_k  =  0.806763341629
weighted_mean  =  18.5032610695
weighted_std  =  0.265772394027
