-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.64


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.239376433408
cusum  =  0.131059955457
eta  =  0.799295525969
hl_amp_ratio  =  0.198670808603
kurtosis  =  -0.253884766075
n_points  =  158
period  =  16.1399113779
period_SNR  =  22.2165816519
period_log10FAP  =  -16.3327835498
period_uncertainty  =  0.0840642321694
phase_cusum  =  0.241482478748
phase_eta  =  0.271246196738
phi21  =  0.669111869689
phi31  =  4.62531847452
quartile31  =  0.34
r21  =  0.473059542392
r31  =  0.242638279548
shapiro_w  =  0.844682455063
skewness  =  -1.01192632883
slope_per10  =  -2.37967648624
slope_per90  =  2.86318302212
stetson_k  =  0.657165189221
weighted_mean  =  14.5360362071
weighted_std  =  0.241728825208
