-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.369273236451
cusum  =  0.170989252026
eta  =  0.786789687592
hl_amp_ratio  =  0.4877996511
kurtosis  =  -0.382614964533
n_points  =  125
period  =  0.496337578187
period_SNR  =  19.4243574846
period_log10FAP  =  -12.5662172121
period_uncertainty  =  8.15218433483e-05
phase_cusum  =  0.232932176039
phase_eta  =  0.523105191077
phi21  =  0.935864347707
phi31  =  -1.2483758845
quartile31  =  0.42
r21  =  0.42301869547
r31  =  0.248095092243
shapiro_w  =  0.881047725677
skewness  =  -0.877092443514
slope_per10  =  -0.209323228951
slope_per90  =  0.329800001346
stetson_k  =  0.760064004593
weighted_mean  =  14.5989146837
weighted_std  =  0.325159576483
