-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.256823588146
cusum  =  0.169281059193
eta  =  0.448523595149
hl_amp_ratio  =  0.450401532242
kurtosis  =  -0.750659782461
n_points  =  408
period  =  0.588585433811
period_SNR  =  44.9997637411
period_log10FAP  =  -51.0000709467
period_uncertainty  =  9.67240927282e-05
phase_cusum  =  0.283575421898
phase_eta  =  0.187541357046
phi21  =  0.88088921056
phi31  =  2.06953414867
quartile31  =  0.3
r21  =  0.464377183913
r31  =  0.285908666611
shapiro_w  =  0.925471365452
skewness  =  -0.60295072526
slope_per10  =  -0.143200000748
slope_per90  =  0.130714670854
stetson_k  =  0.746772758925
weighted_mean  =  16.0492554104
weighted_std  =  0.225741975717
