-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.314503776121
cusum  =  0.105802300814
eta  =  0.605000879279
hl_amp_ratio  =  0.304822322819
kurtosis  =  -0.740520569331
n_points  =  287
period  =  0.514419384649
period_SNR  =  33.175323001
period_log10FAP  =  -35.3316336207
period_uncertainty  =  8.53997120514e-05
phase_cusum  =  0.272394385618
phase_eta  =  0.078145740322
phi21  =  3.9939301224
phi31  =  5.07459738091
quartile31  =  0.47
r21  =  0.534932101143
r31  =  0.387868327477
shapiro_w  =  0.86396074295
skewness  =  -0.739842622302
slope_per10  =  -0.117786859966
slope_per90  =  0.353375997536
stetson_k  =  0.707301981158
weighted_mean  =  14.1831999877
weighted_std  =  0.314214437018
